Memory or Program address entries.


Lists the memory access size. Select the one for where you want to use.


Memory or Program data length entries.


Check this to load the Hex format file.


Lists the RAM monitor start conditions. Select the one for where you want to use.


Lists the RAM monitor scan conditions. Select the one for where you want to use.


Lists the RAM monitor stop conditions. Select the one for where you want to use.


Interval time entries. This time is only enabled if the selected time condition of scan.


Refresh time entries.


Click this to edit the user event condition.


Lists the event controls. Select the one for where you want to use.


Check this to save the current page.


Check this to save the all pages.


Check this to save the specified pages.


This is the number of start page.


This is the number of end page.


Check this to log output by hardware.


Check this to execute Real-time transmission.


An event 1 and an event 2 are detected separately.


An event trigger is generated when an event 2 is detected after an event 1.